永利集团官网

永利·yl(中国集团)有限公司官网

销售热线:400-887-6230

服务热线:400-887-8230

ASIA
中国
??
Other Countries
SOUTHEAST ASIA
Vi?t nam
?????????????
Indonesia
?????????
Philippines
Other Countries
CIS
Россия
Other Countries
EMENA
Europe
Middle East
North Africa
SOUTH ASIA
India
Other Countries
SOUTHEAST ASIA
English
LATIN AMERICA
Español
Other Countries
SUB-SAHARAN AFRICA
English
OCEANIA
English
目今位置:首页新闻资讯 >> 招标通告

永利集团官网工业城3.3期建设项目工程检测服务竞争性谈判 成交候选公示

销售热线:400-887-6230

宣布日期:2025-12-16 泉源:永利集团官网智能 浏览次数:

“永利集团官网工业城3.3期建设项目工程检测服务”(项目编号:SW-JC2511-028)招标已于20251215日上午9时凭证竞争性谈判文件约定,,,,,,在永利集团官网(地点:长沙县星沙工业基地凉塘东路1335号)准时举行。。凭证本项目竞争性采购文件的约定要求,,,,,,经由采购人评审小组开标现场综合评审,,,,,,最终评选出本项目成交候选单位。。成交候选单位经采购人向导批准,,,,,,现予以宣布并公示如下:

成交候选单位:湖南五力工程检测有限公司

公示期为三个事情日(自20251216日至20251218日止)。。

公示期内若有异议,,,,,,请凭证相关划定向采购人审计监察部书面反映;;;;;公示期届满时,,,,,,对以上成交候选人若无异议,,,,,,采购人将确定以上成交候选人为本项目成交单位。。

永利集团官网智能审计监视联系方式:监视电话:0731-86407824;;;;;

举报邮箱:jubao@sunward.com.cn(永利集团官网智能审计监察部主任办公室)

特此通告!

   采购人:永利集团官网

                                    日  期:  2025年12月16日

【网站地图】
永利集团官网工业城3.3期建设项目工程检测服务竞争性谈判 成